Serven et al. Table 2
Name          I_0     err    C      N     O     Na    Mg   Al    Si     S     K     Ca    Sc    Ti    V    Cr    Mn    Fe    Co    Ni    Cu    Zn   Sr    Ba    Eu   upX2
CO5161       0.654   0.056  5.82  0.11 -3.50 -0.07  1.36 -0.04 -0.64  0.00  0.00 -0.20  0.00 -0.82  0.02 -1.04 -0.20 -0.79  0.09  0.68  0.00  0.00  0.05  0.38  0.02  1.86
CNO3862      5.715   0.155  5.24 15.91 -3.34  0.05  2.78 -0.04 -2.44  0.01  0.00 -6.77 -0.08 -0.86  0.66  0.90  0.16 -3.97  0.17 -0.17  0.00  0.00  0.00 -0.06  0.01 11.92
CNO4175      3.585   0.216  7.70  6.92 -6.27 -0.34 -0.97  0.00  0.79 -0.01  0.00 -0.82  0.18  0.22 -1.15 -2.00 -0.44 -1.58 -0.19 -0.04  0.00  0.00  0.33  0.21  0.00  2.41
CO4685       1.090   0.247 12.23 -1.12 -4.67  0.03 -0.09  0.00 -2.80  0.17  0.00 -0.38 -0.05 -0.16  0.07 -0.44 -0.15  0.79 -0.12  0.42  0.00  0.50 -0.38 -0.30  0.00  5.34
Si4101       1.183   0.071 -1.93  0.03 -0.11 -0.13 -0.41 -0.01  2.55  0.01  0.00  0.54  0.03 -1.17  1.41 -0.44 -0.42 -2.90 -0.10 -0.44  0.00  0.00 -0.48 -0.01 -0.06 -1.13
Si4513      -2.273   0.124 -1.43  0.75 -0.35 -0.19 -1.19  0.01  4.00  0.00  0.00 -0.63 -0.12  0.23 -0.59 -0.48 -0.55 -0.72 -0.02  0.43  0.01  0.01  0.01 -1.40  0.01 -1.65
Cr3594      -0.157   0.101  2.15 -0.19  1.18  0.04 -0.05  0.02  0.04  0.01  0.00  0.17  0.05  0.51  0.50  2.87 -0.21 -1.56 -0.02  0.72  0.01  0.01  0.01  0.01 -0.04  1.59
Cr4264       2.234   0.118 -1.03 -2.97  2.73 -0.02 -0.24 -0.03  0.60  0.00  0.00 -0.37 -0.38  0.09 -0.33  3.65  0.69  1.89  0.07  0.12  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01  1.55
Cr5206       0.930   0.061 -2.87  0.02  1.72 -0.25  1.28  0.02 -0.03  0.00  0.00  0.11 -0.13  0.25 -0.02  4.11  0.00 -1.30 -0.75 -0.07  0.16  0.00  0.02  0.00  0.02  1.62
Fe4058       3.105   0.134 -1.33 -1.05  1.30 -0.01  0.40 -0.06 -1.43 -0.01  0.19 -1.68  0.15 -0.26 -0.62  0.01 -0.28  6.83  0.14 -0.99 -0.01  0.00  1.56  0.00 -0.04  3.06
Fe4930       3.013   0.122  3.20  0.05 -0.23 -0.09 -0.33  0.00 -0.31  0.00  0.00 -0.06 -0.40  0.90  0.35 -0.02  0.00  3.36 -0.03  1.18  0.00  0.00 -0.02  0.90  0.00  4.27
Mg3835       6.257   0.110  0.33 -3.85  1.45  0.06  5.18 -0.01  0.29  0.02  0.00 -0.20  0.00 -0.66 -0.76 -0.95  1.36  3.51  1.01 -0.42  0.00  0.00  0.00  0.00  0.02  0.66
Mg4780       0.581   0.120  0.08  0.00  0.84 -0.62  3.35  0.01 -0.01 -0.01  0.00 -0.25 -0.58  0.48 -0.25  0.29 -0.27  0.58  0.10 -0.05  0.00  0.00 -0.53  0.00  0.00  0.89
Cahk        17.655   0.262  3.53 -3.32  1.72 -0.42 -5.33  2.27 -2.23 -0.01 -0.21 30.44 -0.66  1.13  0.14 -0.16 -2.42 -9.37  0.89 -0.06  0.00  0.00 -0.02  0.04  0.13  7.31
Ca8542       3.131   0.106  1.69  0.10  0.02 -0.49 -2.38  0.00 -0.79 -0.01  0.01 11.66  0.00  0.14  0.00  0.06  0.00 -2.59  0.00  0.02  0.00  0.00  0.00  0.28  0.00  6.00
Ca8662       1.776   0.093  1.00  0.05  0.04 -0.30 -2.09 -0.01 -0.83  0.22  0.00  8.80  0.00 -0.23  0.00 -0.11  0.00 -1.22  0.01  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.03  0.00  4.82
Ti4296       6.094   0.083 10.20  0.24 -1.59 -0.34 -1.17 -0.04 -2.10  0.00  0.00  1.28  0.25  3.00  0.24 -0.86 -0.39 -2.65  0.05  1.54  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  3.30
Ti4533      -0.094   0.072  1.29  0.17  0.00 -0.06  0.01  0.00  0.07  0.00  0.00  0.21  0.00  2.32  0.67  0.43 -0.24  0.53  0.37 -0.17  0.00  0.00  0.00 -2.40  0.00  3.06
Ti5000       1.684   0.149  0.79  0.03  1.02  0.23 -0.63 -0.01  0.00  0.00  0.00  0.13 -0.33  2.85 -0.04 -0.28  0.01  0.80  0.00  0.76  0.00  0.00 -0.05 -0.58  0.00  3.04
Sr4076       0.517   0.067  1.36 -0.60  0.94  0.03  0.12  0.00 -0.78  0.00 -0.16 -0.27 -0.37  0.85 -0.75 -0.42 -0.19  2.19  0.36 -0.25  0.00  0.00  3.97  0.00 -0.01  0.79
Al3953      -3.582   0.176  1.80 -0.03  0.21  0.07  0.32  4.74  0.10 -0.01  0.00 -0.05 -0.03 -0.48  0.40 -0.49 -0.28 -0.67  0.32 -0.06  0.01  0.00  0.00  0.00 -0.12  0.57
Ba4552       1.458   0.055  1.33  0.18 -0.09  0.18  0.00  0.00 -1.15  0.00  0.00 -0.31 -0.22  0.24 -0.38  0.27 -0.05  0.67 -0.33 -0.04  0.00  0.00  0.00  3.95  0.00  0.65
Ba4933       0.523   0.081  0.53  0.00 -0.63 -0.07 -0.48  0.00 -0.04  0.00  0.00  0.04 -0.15 -0.32  0.69  0.62 -0.04 -0.42 -0.01 -1.32  0.00  0.00 -0.01  1.94  0.00 -0.01
Ba6142       0.777   0.075  1.47 -0.03 -0.88  0.07 -0.16 -0.01  0.24  0.00  0.00 -0.63 -0.04  0.08  0.49  0.05  0.00  2.04  0.00 -0.63  0.00  0.00  0.00  1.87  0.00  0.89
Co3701       0.153   0.097  1.12 -0.03 -0.19  0.06  0.46 -0.01  0.06 -0.02  0.00  0.41 -0.16  0.16  0.43 -0.46  0.19 -0.37  0.94 -0.57  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.01  1.08
Co3840       2.847   0.099  0.38 -2.62  0.38  0.02  3.70  0.01  0.21  0.02  0.00 -0.15  0.01 -0.36 -0.51 -0.85  1.12  1.11  1.13 -0.43  0.00  0.00  0.00  0.00  0.03 -0.10
Co3876       0.494   0.132  1.14  2.80 -0.29  0.02  0.80 -0.01 -0.36  0.02  0.00 -4.43 -0.02  0.00 -0.29 -0.28 -0.05  0.12  1.09 -0.33  0.00  0.00  0.00  0.02 -0.01  2.13
Co7815       1.750   0.167 -0.38 -0.34  0.25  0.03  0.05  0.39 -0.04  0.01  0.01  0.20  0.02 -0.08  0.01 -0.05  0.01  0.11  4.23  0.04  0.00  0.00  0.00  0.01  0.00  0.10
Co8185      -0.615   0.131 -0.29 -0.18  0.16  1.25 -0.15 -0.02 -0.04 -0.02 -0.02  0.39  0.00 -0.11 -0.21 -0.03 -0.01 -2.82  2.33 -0.02  0.00  0.00  0.00  0.04  0.00 -1.66
Cu5217      -1.718   0.070 -2.36 -0.10  0.87  0.37 -4.97  0.03  0.57  0.00  0.00  0.06 -0.01  0.93  0.01  1.36  0.00  0.74 -0.49  0.03  0.86  0.00  0.19 -0.03  0.00 -2.07
Cu5780       0.409   0.056  0.82  0.09  0.02 -0.04  0.07  0.00  0.29  0.00  0.00 -0.14 -0.11  0.38  0.09  1.55  0.11  0.20 -0.11 -0.11  0.82  0.00  0.00  0.02  0.00  2.88
Eu3970       5.364   0.064  2.31  0.22  0.42 -0.12 -0.58  0.08 -1.27  0.00  0.00 10.22 -0.02 -0.70 -0.03 -0.39  0.25 -1.91 -0.36  0.48  0.00  0.00  0.00 -0.02  0.67  4.67
Eu4592       0.346   0.061 -0.74 -0.11  0.48 -0.18 -0.26 -0.02  0.51  0.00  0.00  0.26  0.02 -1.84  0.74  0.52  0.00  1.28 -0.16  0.44  0.00 -0.03  0.00 -0.52  0.57 -0.52
K4042        0.435   0.063 -3.21 -0.10  0.16 -0.06 -0.30 -0.02  0.02  0.00  0.44 -0.59  0.35 -1.13  0.05  0.35 -1.16  1.03 -0.05 -0.52  0.00  0.00 -0.05  0.00  0.00  0.33
Mn3794      -0.529   0.135  0.76 -2.24 -0.96  0.14  1.95 -0.01  0.72  0.00  0.00 -0.02  0.00 -1.62 -0.45 -0.60  0.77 -1.93 -0.04  0.30  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.03 -4.04
Mn4018     -18.471   0.242 -5.31 -2.46  0.85  0.32  1.10 -3.84 -0.53  0.00  0.12-14.12  0.38  1.34 -1.81  0.48  2.22  5.89 -0.18  0.10  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00 -7.20
Mn4061      -1.046   0.114  0.11 -0.60  2.11  0.25  1.89  0.02 -2.52  0.00  0.00  1.15 -0.23  0.32  0.61  0.72  1.48  1.37 -0.14 -0.31  0.00  0.00  0.00 -0.04  0.00  1.56
Mn4757       1.149   0.098 -4.77 -0.05  2.04  0.33  1.07  0.01  0.45  0.00  0.00  0.03  0.22 -0.05  0.12  0.61  1.84  0.54 -0.06  0.30  0.00 -0.62 -0.20 -0.02  0.00 -0.51
Ni3667      -0.200   0.133  0.75 -0.17 -0.41  0.05  0.89  0.01  0.04  0.01  0.00  0.12  0.39 -1.12 -0.88 -0.17  0.02 -3.59 -0.61  0.89  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.02 -2.41
Ni3780      -1.444   0.155  4.06 -0.03 -1.35  0.08  1.34  0.00  0.25 -0.02  0.00 -0.01  0.00 -2.68 -0.22  0.06 -0.01 -3.46 -0.23  1.17  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.03 -3.01
Ni4292       5.647   0.091  5.99  0.14 -0.96 -0.29 -0.58 -0.03 -0.93  0.00  0.00  0.89 -0.49  2.33  0.40 -0.43 -0.14 -2.98  0.07  1.64  0.00  0.00  0.01  0.00  0.00  1.48
Ni4910       1.656   0.086  0.83 -0.01 -0.47  0.02  0.12  0.00 -0.17  0.00  0.00 -0.02  0.19 -0.34 -0.05 -0.83 -0.27  1.01  0.01  1.81  0.00  0.00 -0.21  0.14  0.00 -0.34
Ni4976       0.538   0.084  0.98  0.02  0.20  0.33  0.48  0.01  0.20  0.00  0.00 -0.11 -0.39  0.99  0.00 -0.07 -0.32 -1.90  0.00  1.94  0.00  0.00 -0.25  0.00 -0.01  1.32
Ni5592       0.283   0.090  1.00 -0.07 -0.04  0.01 -0.20  0.01  0.00  0.01  0.00  1.56  0.00 -0.07 -0.03  0.21 -0.18 -0.87 -0.06  2.03  0.00  0.00 -0.07 -0.03  0.00  0.53
Na8190      -0.745   0.125 -0.10 -0.12  0.10  1.30 -0.13 -0.02  0.02 -0.02 -0.02  0.33  0.00 -0.08 -0.25 -0.10  0.00 -2.84  2.28 -0.01 -0.01  0.00  0.00  0.09  0.00 -1.50
S4693       -0.867   0.084  3.57  0.01 -1.65 -0.05  0.33  0.01 -0.45  0.49  0.00  0.24  0.12 -0.05 -0.26  0.49 -0.08 -1.73 -0.56  0.20  0.00 -0.43 -0.11  0.04 -0.10  1.73
Sc3613       3.550   0.080  4.56 -1.90  2.13 -0.06 -0.87 -0.02  0.03 -0.01  0.00 -0.20  1.95 -1.23 -0.74  0.55 -0.04  5.51 -0.04 -0.29  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2.18
Sc4312      -2.148   0.098  1.17  0.03 -0.69 -0.16 -0.91  0.01 -0.60  0.00  0.00  0.08  1.23 -0.33  0.02 -1.22 -0.03  0.74 -0.02 -1.08  0.00  0.00  0.00 -0.06  0.00  0.05
Sc6292       0.446   0.127 -0.12 -0.35  0.10 -0.01  0.07  0.17 -0.09  0.00  0.00 -0.10  1.41 -0.06 -0.26 -0.28  0.00 -0.19 -0.03 -0.29  0.00 -0.02 -0.02 -0.07  0.00  0.01
V4112       -0.709   0.196 -3.43 -0.53  0.84  0.08  0.29  0.00  2.26  0.01 -0.01  0.43 -0.08 -1.31  1.74  0.43 -0.59 -4.10 -0.05  0.26  0.00  0.00 -0.86 -0.02  0.07 -1.92

V4928        1.347   0.069  1.96  0.01 -0.72 -0.01 -0.25  0.00 -0.07  0.01  0.00  0.03 -0.28  0.41  0.84  0.42 -0.28  0.70  0.00 -0.29  0.00  0.00 -0.14  2.04  0.00  2.10
V6604        0.222   0.076  0.46 -0.22  0.16 -0.04 -0.12 -0.16 -0.14  0.00  0.00 -0.22  0.03  0.00  1.29 -0.05  0.00  0.86  0.20  0.03  0.00  0.00 -0.01 -0.14  0.00  0.82
Zn4720      -0.048   0.083  2.77  0.02 -1.86 -0.02 -0.81 -0.04 -0.40  0.00  0.00  0.06  0.11 -0.66  0.29 -1.02 -0.80 -1.36  0.42  0.42  0.00  0.98  0.11  0.02 -0.10  0.47

Serven et al. Table 3
Name          I_0     err    C      N     O     Na    Mg   Al    Si     S     K     Ca    Sc    Ti    V    Cr    Mn    Fe    Co    Ni    Cu    Zn   Sr    Ba    Eu   upX2
CN_1         0.062   0.004  6.50  6.00 -4.75 -0.25 -0.50  0.00  0.25  0.00  0.00 -0.75  0.00  0.75 -1.00 -1.00 -0.25 -1.25 -0.25  0.00  0.00  0.00  0.25  0.50  0.00  2.75
CN_2         0.110   0.004  8.50  6.50 -5.25 -0.50 -1.25  0.00  1.25  0.00  0.00 -1.50  0.00  0.75 -0.75 -1.50 -0.50 -2.25 -0.25  0.00  0.00  0.00  0.25  0.25  0.00  3.75
Ca4227       1.756   0.065 -1.83 -1.83  3.12 -0.12  0.82  0.00 -0.25  0.00  0.00  7.43 -0.14  0.37  0.20 -0.37 -0.02  1.69  0.15 -0.06  0.00  0.00 -0.26  0.00  0.00  4.66
G4300        6.004   0.117  9.47  0.18 -1.85 -0.56 -1.21 -0.01 -1.38  0.01  0.00  0.82  0.80  2.25  0.12 -1.64 -0.06 -3.61  0.03  1.01  0.00  0.00  0.01  0.01  0.00  0.50
Fe4383       2.611   0.181  3.60 -0.04 -0.46 -0.08 -0.83 -0.02 -0.99 -0.01  0.00 -0.64  0.24  0.84  0.97  0.00 -0.30  2.52  0.00 -0.64  0.00  0.00  0.00  0.01  0.00  2.23
Ca4455      -0.112   0.100  2.40 -0.15  0.13 -0.01  0.00  0.01 -0.12  0.00  0.00  0.21  0.00  0.70  1.39  1.29  0.80 -1.24  0.07 -0.19  0.00  0.00  0.00 -0.01  0.00  2.05
Fe4531       3.226   0.146  3.22  0.03  0.12  0.15 -0.09 -0.01 -0.86 -0.01  0.00 -0.02 -0.23  2.44  0.40  1.01 -0.12  0.38  0.16  0.03  0.00  0.00  0.00  1.27  0.01  3.66
Fe4668       1.513   0.236  9.74  0.11 -3.67 -0.38 -0.78  0.00 -1.89  0.17  0.00 -0.06 -0.14  1.03  0.02 -0.81 -0.72 -0.10 -0.56  0.09  0.00  0.29 -0.06 -0.18  0.06  4.78
H_beta       3.260   0.090  0.79  0.03  0.16  0.04 -0.88 -0.02 -0.06  0.01  0.00 -0.06 -0.14  0.58 -0.19 -0.84 -0.08 -0.49  0.16  1.33  0.00  0.00 -0.19 -0.01  0.00 -0.36
Fe5015       5.264   0.209  3.11  0.06  0.28  0.14 -1.51 -0.02 -0.12  0.00  0.00  0.33 -0.52  2.00  0.06  0.24 -0.17  2.11  0.00  0.91  0.00  0.00 -0.11  0.00  0.00  4.28
Mg_1         0.051   0.002 15.50  0.50 -5.50 -1.50 14.50  0.00 -2.50  0.00  0.00 -1.50  0.00  0.50  0.00 -1.00  0.50 -7.00  0.00  1.00  0.50  0.00  0.00 -0.50  0.00 10.00
Mg_2         0.152   0.003  6.00  0.33 -0.33 -1.00 14.33  0.00 -1.33  0.00  0.00 -0.67 -0.33  2.00  0.33 -0.67  0.00 -5.00  0.00  0.33  0.00  0.00  0.33  0.00  0.00  9.67
Mg_b         1.714   0.110 -0.48  0.05  0.92 -0.55  7.50 -0.04 -0.42 -0.01  0.00 -0.15 -0.01  0.28  0.11 -1.59 -0.01 -2.17  0.16 -0.31 -0.01  0.00 -0.04 -0.09 -0.01  2.25
Fe5270       3.486   0.114  2.10  0.12 -0.07 -0.12 -0.61 -0.03 -0.19  0.03  0.00  0.82 -0.33  0.18 -0.28  0.39  0.00  1.77  0.20  0.18 -0.01  0.00 -0.01  0.00  0.00  2.87
Fe5335       4.325   0.125  2.37  0.03  0.10 -0.16 -0.58 -0.03 -0.22 -0.01  0.00 -0.21  0.28  0.32  0.02  0.99  0.09  3.98  0.25  0.11  0.00  0.00  0.01  0.00 -0.01  4.94
Fe5406       1.266   0.101  0.87  0.05  0.04 -0.10 -0.39  0.00 -0.22  0.00  0.00 -0.10  0.19  0.29  0.31  0.47 -0.04  2.32 -0.04 -0.03  0.00  0.00  0.00 -0.02  0.00  2.52
Fe5709       1.527   0.079  1.62  0.00 -0.11 -0.34  0.13 -0.03 -0.01  0.00  0.00  0.09 -0.03  0.67 -0.30  0.19 -0.06  1.49  0.00  0.10  0.22  0.00  0.00 -0.05  0.00  3.06
Fe5782       0.344   0.080  0.79  0.04 -0.10 -0.02  0.15 -0.01  0.01  0.00  0.00 -0.17  0.00 -0.28  0.12  2.21  0.04 -0.15  0.00  0.35  0.42  0.00  0.00 -0.08  0.00  2.55
Na_D         4.291   0.096  1.86  0.16  0.15  9.24 -0.36 -0.02 -0.36  0.00  0.00 -0.11  0.00  0.18  0.03 -0.03  0.00  0.26  0.00 -0.06  0.00  0.00  0.00  0.05  0.00  8.33
TiO_1       -0.005   0.002  0.50  0.50  1.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.50  2.00 -0.50  0.50  0.00  0.00  0.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.50  2.00
TiO_2        0.008   0.002  0.50  0.00  5.50  0.00 -0.50  0.50 -0.50  0.00  0.00 -0.50  1.00  3.00  1.00  0.50  0.00  1.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.50  0.00  5.50
Hdelta_A    -1.541   0.131 -3.15  0.00  0.15  0.10  0.22  0.00  1.90  0.02 -0.07  0.57 -0.38 -1.35  2.14  0.06 -0.66 -5.42  0.06  0.11  0.00  0.00 -1.18 -0.04  0.00 -3.11
Hgamma_A    -4.699   0.139 -7.27 -0.27  0.68  0.50  1.76  0.03  1.60  0.01  0.00 -0.42 -0.78 -2.34 -0.99  0.71 -0.07 -0.19 -0.02 -0.46 -0.01  0.00 -0.01  0.09  0.00 -2.69
Hdelta_F     1.294   0.086 -2.48  0.33 -0.47 -0.09 -0.35 -0.01  2.26  0.01  0.00  0.69 -0.02 -1.27  1.97 -0.60 -0.44 -3.29 -0.16 -0.17  0.00  0.00 -0.95 -0.02 -0.05 -1.29
Hgamma_F    -0.560   0.085 -3.47 -0.14  0.99  0.39  1.09  0.01  1.48  0.01  0.00 -0.40 -0.38 -0.48 -0.44  0.34  0.01 -0.12 -0.01 -0.81  0.00  0.00  0.00  0.14  0.00 -1.14
H_alpha      1.248   0.087  0.09  0.26 -0.67  0.05 -0.11 -0.03  0.26  0.00  0.00 -0.09 -0.01 -0.01  0.07 -0.15  0.00 -1.00 -0.16 -0.11  0.00  0.00  0.01 -0.01 -0.03 -0.47
Hdel/4045    0.855   0.012 -1.18 -0.95  0.51  0.10  0.29  0.01 -2.17 -0.01  0.28  0.14  0.41  0.17 -1.06 -0.22  0.05  4.04  0.00  0.03  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.66
Hdel/4063    0.803   0.011 -0.02 -0.73  0.36  0.11  0.35  0.01 -2.25 -0.01  0.00 -0.04 -0.02  0.72 -0.99 -0.19  0.69  3.66  0.03  0.07  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.62
SrII/4045    1.012   0.012 -2.39 -0.46  0.07 -0.02 -0.09  0.00 -0.01  0.00  0.32  0.23  0.48 -0.55  0.06  0.01 -0.04  4.25 -0.27  0.00  0.00  0.00 -2.83  0.00  0.00 -0.03
SrII/4063    0.951   0.012 -0.99 -0.19 -0.11 -0.01 -0.02  0.00 -0.13  0.00  0.00  0.02 -0.01  0.13  0.07  0.04  0.69  3.79 -0.22  0.04  0.00  0.00 -2.66  0.00  0.00 -0.06
Hgam/4325    1.010   0.013  0.93  0.03 -0.33 -0.10 -0.38 -0.02 -0.28 -0.01  0.00 -0.06  0.03 -0.17  0.30 -0.66 -0.02  2.53  0.00  0.14  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.34
4289/4271    0.943   0.012 -1.78  0.02 -0.03  0.25 -0.15 -0.01 -0.16  0.00  0.00 -0.74 -0.02 -0.87 -0.21  1.37  0.02  1.76 -0.03 -0.90  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1.00
4384/4352    0.938   0.013  0.16 -0.05 -0.05  0.09  0.92  0.00  0.55  0.00  0.00  0.13  0.01 -0.09 -0.07  0.23 -0.03 -1.52  0.00 -0.02  0.00  0.00  0.00  0.10  0.00 -0.65
Ca II        1.279   0.007  1.37  0.01  0.21 -0.13 -0.74 -1.73 -1.95 -0.03  0.00  9.21  0.00 -0.14  0.70 -0.45  0.01 -2.42  0.26 -0.58  0.00  0.00  0.00  0.01 -1.05  3.35
3888/3859    0.908   0.010  3.08  6.21 -1.00  0.02  0.80  0.01 -0.64 -0.02  0.00 -0.85  0.00  0.09  0.29  0.54  0.00 -2.34 -0.33  0.32  0.00  0.00  0.00 -0.12  0.00  4.37
3550/3544    1.000   0.009  1.02  0.04 -0.22  0.00  0.24  0.00 -0.11  0.00  0.00 -0.04  0.00 -0.34  0.00 -0.06  0.00 -0.19  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.64
Hn/Fe        2.774   0.020  1.43  2.55 -0.41  0.01  0.33  0.00 -1.77 -0.02  0.16 -0.38  0.26  0.03 -0.29 -0.28  0.02  2.82 -0.16  0.27  0.00  0.00  0.00 -0.06  0.00  3.41